en	Remove slide
ar	إزالة الشريحة

en	Add slide
ar	إضافة شريحة

en	Go to previous slide
ar	الانتقال إلى الشريحة السابقة

en	Go to next slide
ar	الانتقال إلى الشريحة التالية

en	Show in fullscreen
ar	عرض في وضع ملء الشاشة