en	Remove slide
el	Αφαιρέστε το κλείστρο

en	Add slide
el	Προσθήκη διαφάνειας

en	Go to previous slide
el	Μετάβαση στην προηγούμενη διαφάνεια

en	Go to next slide
el	Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια

en	Show in fullscreen
el	Εμφάνιση σε πλήρη οθόνη