en	Remove slide
nb	Fjern lysbildet

en	Add slide
nb	Legg til lysbilde

en	Go to previous slide
nb	Gå til forrige lysbilde

en	Go to next slide
nb	Gå til neste lysbilde

en	Show in fullscreen
nb	Vis i fullskjerm