en	Remove slide
pt-pt	Retirar a corrediça

en	Add slide
pt-pt	Adicionar slide

en	Go to previous slide
pt-pt	Ir para o diapositivo anterior

en	Go to next slide
pt-pt	Ir para o diapositivo seguinte

en	Show in fullscreen
pt-pt	Mostrar em ecrã completo