# Automatically generated by ./create_param.pl, do not edit
#Geopotential
'geopotential' = {
	 indicatorOfParameter = 6 ;
	 table2Version = 3 ;
	}
#Temperature
'air_temperature' = {
	 indicatorOfParameter = 11 ;
	 table2Version = 3 ;
	}
#u-component of wind
'eastward_wind' = {
	 indicatorOfParameter = 33 ;
	 table2Version = 3 ;
	}
#v-component of wind
'northward_wind' = {
	 indicatorOfParameter = 34 ;
	 table2Version = 3 ;
	}
#Specific humidity
'specific_humidity' = {
	 indicatorOfParameter = 51 ;
	 table2Version = 3 ;
	}
#Surface pressure
'surface_air_pressure' = {
	 indicatorOfParameter = 1 ;
	 table2Version = 3 ;
	 indicatorOfTypeOfLevel = 1 ;
	}
#Vertical velocity (geometric)
'lagrangian_tendency_of_air_pressure' = {
	 indicatorOfParameter = 40 ;
	 table2Version = 3 ;
	}
#Relative vorticity
'atmosphere_relative_vorticity' = {
	 indicatorOfParameter = 43 ;
	 table2Version = 3 ;
	}
#Boundary layer dissipation
'kinetic_energy_dissipation_in_atmosphere_boundary_layer' = {
	 indicatorOfParameter = 123 ;
	 table2Version = 3 ;
	}
#Surface sensible heat flux
'surface_upward_sensible_heat_flux' = {
	 indicatorOfParameter = 122 ;
	 table2Version = 3 ;
	}
#Surface latent heat flux
'surface_upward_latent_heat_flux' = {
	 indicatorOfParameter = 121 ;
	 table2Version = 3 ;
	}
#Mean sea level pressure
'air_pressure_at_mean_sea_level' = {
	 indicatorOfParameter = 2 ;
	 table2Version = 3 ;
	 indicatorOfTypeOfLevel = 1 ;
	 level = 0 ;
	}
#Relative divergence
'divergence_of_wind' = {
	 indicatorOfParameter = 44 ;
	 table2Version = 3 ;
	}
#Geopotential height
'geopotential_height' = {
	 indicatorOfParameter = 7 ;
	 table2Version = 3 ;
	}
#Relative humidity
'relative_humidity' = {
	 indicatorOfParameter = 52 ;
	 table2Version = 3 ;
	}
#Land-sea mask
'land_binary_mask' = {
	 indicatorOfParameter = 81 ;
	 table2Version = 3 ;
	}
#Surface roughness
'surface_roughness_length' = {
	 indicatorOfParameter = 83 ;
	 table2Version = 3 ;
	}
#Albedo
'surface_albedo' = {
	 indicatorOfParameter = 84 ;
	 table2Version = 3 ;
	}
#Evaporation
'lwe_thickness_of_water_evaporation_amount' = {
	 indicatorOfParameter = 57 ;
	 table2Version = 3 ;
	}
#Convective cloud cover
'convective_cloud_area_fraction' = {
	 indicatorOfParameter = 72 ;
	 table2Version = 3 ;
	}
#Geopotential
'geopotential' = {
	 indicatorOfParameter = 6 ;
	 table2Version = 2 ;
	}
#Temperature
'air_temperature' = {
	 indicatorOfParameter = 11 ;
	 table2Version = 2 ;
	}
#u-component of wind
'eastward_wind' = {
	 indicatorOfParameter = 33 ;
	 table2Version = 2 ;
	}
#v-component of wind
'northward_wind' = {
	 indicatorOfParameter = 34 ;
	 table2Version = 2 ;
	}
#Specific humidity
'specific_humidity' = {
	 indicatorOfParameter = 51 ;
	 table2Version = 2 ;
	}
#Surface pressure
'surface_air_pressure' = {
	 indicatorOfParameter = 1 ;
	 table2Version = 2 ;
	 indicatorOfTypeOfLevel = 1 ;
	}
#Vertical velocity (geometric)
'lagrangian_tendency_of_air_pressure' = {
	 indicatorOfParameter = 40 ;
	 table2Version = 2 ;
	}
#Relative vorticity
'atmosphere_relative_vorticity' = {
	 indicatorOfParameter = 43 ;
	 table2Version = 2 ;
	}
#Boundary layer dissipation
'kinetic_energy_dissipation_in_atmosphere_boundary_layer' = {
	 indicatorOfParameter = 123 ;
	 table2Version = 2 ;
	}
#Surface sensible heat flux
'surface_upward_sensible_heat_flux' = {
	 indicatorOfParameter = 122 ;
	 table2Version = 2 ;
	}
#Surface latent heat flux
'surface_upward_latent_heat_flux' = {
	 indicatorOfParameter = 121 ;
	 table2Version = 2 ;
	}
#Mean sea level pressure
'air_pressure_at_mean_sea_level' = {
	 indicatorOfParameter = 2 ;
	 table2Version = 2 ;
	 indicatorOfTypeOfLevel = 1 ;
	 level = 0 ;
	}
#Relative divergence
'divergence_of_wind' = {
	 indicatorOfParameter = 44 ;
	 table2Version = 2 ;
	}
#Geopotential height
'geopotential_height' = {
	 indicatorOfParameter = 7 ;
	 table2Version = 2 ;
	}
#Relative humidity
'relative_humidity' = {
	 indicatorOfParameter = 52 ;
	 table2Version = 2 ;
	}
#Land-sea mask
'land_binary_mask' = {
	 indicatorOfParameter = 81 ;
	 table2Version = 2 ;
	}
#Surface roughness
'surface_roughness_length' = {
	 indicatorOfParameter = 83 ;
	 table2Version = 2 ;
	}
#Albedo
'surface_albedo' = {
	 indicatorOfParameter = 84 ;
	 table2Version = 2 ;
	}
#Evaporation
'lwe_thickness_of_water_evaporation_amount' = {
	 indicatorOfParameter = 57 ;
	 table2Version = 2 ;
	}
#Convective cloud cover
'convective_cloud_area_fraction' = {
	 indicatorOfParameter = 72 ;
	 table2Version = 2 ;
	}
#Geopotential
'geopotential' = {
	 indicatorOfParameter = 6 ;
	 table2Version = 1 ;
	}
#Temperature
'air_temperature' = {
	 indicatorOfParameter = 11 ;
	 table2Version = 1 ;
	}
#u-component of wind
'eastward_wind' = {
	 indicatorOfParameter = 33 ;
	 table2Version = 1 ;
	}
#v-component of wind
'northward_wind' = {
	 indicatorOfParameter = 34 ;
	 table2Version = 1 ;
	}
#Specific humidity
'specific_humidity' = {
	 indicatorOfParameter = 51 ;
	 table2Version = 1 ;
	}
#Surface pressure
'surface_air_pressure' = {
	 indicatorOfParameter = 1 ;
	 table2Version = 1 ;
	 indicatorOfTypeOfLevel = 1 ;
	}
#Vertical velocity (geometric)
'lagrangian_tendency_of_air_pressure' = {
	 indicatorOfParameter = 40 ;
	 table2Version = 1 ;
	}
#Relative vorticity
'atmosphere_relative_vorticity' = {
	 indicatorOfParameter = 43 ;
	 table2Version = 1 ;
	}
#Boundary layer dissipation
'kinetic_energy_dissipation_in_atmosphere_boundary_layer' = {
	 indicatorOfParameter = 123 ;
	 table2Version = 1 ;
	}
#Surface sensible heat flux
'surface_upward_sensible_heat_flux' = {
	 indicatorOfParameter = 122 ;
	 table2Version = 1 ;
	}
#Surface latent heat flux
'surface_upward_latent_heat_flux' = {
	 indicatorOfParameter = 121 ;
	 table2Version = 1 ;
	}
#Mean sea level pressure
'air_pressure_at_mean_sea_level' = {
	 indicatorOfParameter = 2 ;
	 table2Version = 1 ;
	 indicatorOfTypeOfLevel = 1 ;
	 level = 0 ;
	}
#Relative divergence
'divergence_of_wind' = {
	 indicatorOfParameter = 44 ;
	 table2Version = 1 ;
	}
#Geopotential height
'geopotential_height' = {
	 indicatorOfParameter = 7 ;
	 table2Version = 1 ;
	}
#Relative humidity
'relative_humidity' = {
	 indicatorOfParameter = 52 ;
	 table2Version = 1 ;
	}
#Land-sea mask
'land_binary_mask' = {
	 indicatorOfParameter = 81 ;
	 table2Version = 1 ;
	}
#Surface roughness
'surface_roughness_length' = {
	 indicatorOfParameter = 83 ;
	 table2Version = 1 ;
	}
#Albedo
'surface_albedo' = {
	 indicatorOfParameter = 84 ;
	 table2Version = 1 ;
	}
#Evaporation
'lwe_thickness_of_water_evaporation_amount' = {
	 indicatorOfParameter = 57 ;
	 table2Version = 1 ;
	}
#Convective cloud cover
'convective_cloud_area_fraction' = {
	 indicatorOfParameter = 72 ;
	 table2Version = 1 ;
}
