# file generated by get_86_paramdef_for_grib_api.pl at 2014-11-14 10:59:45 EET host gogol.fmi.fi
'1' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 1 ;
}
'2' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 2 ;
}
'3' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 3 ;
}
'4' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 4 ;
}
'8' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 8 ;
}
'9' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 9 ;
}
'10' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 10 ;
}
'12' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 12 ;
}
'13' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 13 ;
}
'15' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 15 ;
}
'18' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 18 ;
}
'19' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 19 ;
}
'20' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 20 ;
}
'21' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 21 ;
}
'22' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 22 ;
}
'23' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 23 ;
}
'24' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 24 ;
}
'27' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 27 ;
}
'28' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 28 ;
}
'31' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 31 ;
}
'38' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 38 ;
}
'39' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 39 ;
}
'40' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 40 ;
}
'43' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 43 ;
}
'44' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 44 ;
}
'47' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 47 ;
}
'50' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 50 ;
}
'51' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 51 ;
}
'52' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 52 ;
}
'53' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 53 ;
}
'54' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 54 ;
}
'55' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 55 ;
}
'56' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 56 ;
}
'57' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 57 ;
}
'58' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 58 ;
}
'59' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 59 ;
}
'60' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 60 ;
}
'62' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 62 ;
}
'63' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 63 ;
}
'68' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 68 ;
}
'69' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 69 ;
}
'70' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 70 ;
}
'71' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 71 ;
}
'72' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 72 ;
}
'73' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 73 ;
}
'74' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 74 ;
}
'75' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 75 ;
}
'77' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 77 ;
}
'78' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 78 ;
}
'79' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 79 ;
}
'80' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 80 ;
}
'89' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 89 ;
}
'91' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 91 ;
}
'95' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 95 ;
}
'96' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 96 ;
}
'99' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 99 ;
}
'100' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 100 ;
}
'101' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 101 ;
}
'102' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 102 ;
}
'103' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 103 ;
}
'104' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 104 ;
}
'105' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 105 ;
}
'106' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 106 ;
}
'107' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 107 ;
}
'108' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 108 ;
}
'109' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 109 ;
}
'110' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 110 ;
}
'111' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 111 ;
}
'112' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 112 ;
}
'113' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 113 ;
}
'114' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 114 ;
}
'115' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 115 ;
}
'116' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 116 ;
}
'117' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 117 ;
}
'118' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 118 ;
}
'119' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 119 ;
}
'120' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 120 ;
}
'121' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 121 ;
}
'122' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 122 ;
}
'126' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 126 ;
}
'128' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 128 ;
}
'129' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 129 ;
}
'130' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 130 ;
}
'131' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 131 ;
}
'132' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 132 ;
}
'133' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 133 ;
}
'134' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 134 ;
}
'141' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 141 ;
}
'142' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 142 ;
}
'143' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 143 ;
}
'144' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 144 ;
}
'145' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 145 ;
}
'146' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 146 ;
}
'147' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 147 ;
}
'148' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 148 ;
}
'149' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 149 ;
}
'150' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 150 ;
}
'151' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 151 ;
}
'152' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 152 ;
}
'153' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 153 ;
}
'154' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 154 ;
}
'155' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 155 ;
}
'156' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 156 ;
}
'157' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 157 ;
}
'158' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 158 ;
}
'159' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 159 ;
}
'161' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 161 ;
}
'163' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 163 ;
}
'164' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 164 ;
}
'165' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 165 ;
}
'166' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 166 ;
}
'167' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 167 ;
}
'168' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 168 ;
}
'169' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 169 ;
}
'170' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 170 ;
}
'171' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 171 ;
}
'172' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 172 ;
}
'173' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 173 ;
}
'174' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 174 ;
}
'175' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 175 ;
}
'176' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 176 ;
}
'177' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 177 ;
}
'178' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 178 ;
}
'179' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 179 ;
}
'180' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 180 ;
}
'181' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 181 ;
}
'182' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 182 ;
}
'183' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 183 ;
}
'184' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 184 ;
}
'185' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 185 ;
}
'186' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 186 ;
}
'187' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 187 ;
}
'188' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 188 ;
}
'189' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 189 ;
}
'190' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 190 ;
}
'191' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 191 ;
}
'192' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 192 ;
}
'193' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 193 ;
}
'194' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 194 ;
}
'195' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 195 ;
}
'196' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 196 ;
}
'197' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 197 ;
}
'198' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 198 ;
}
'199' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 199 ;
}
'200' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 200 ;
}
'201' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 201 ;
}
'202' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 202 ;
}
'203' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 203 ;
}
'204' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 204 ;
}
'205' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 205 ;
}
'206' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 206 ;
}
'207' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 207 ;
}
'208' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 208 ;
}
'209' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 209 ;
}
'210' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 210 ;
}
'211' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 211 ;
}
'212' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 212 ;
}
'213' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 213 ;
}
'214' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 214 ;
}
'215' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 215 ;
}
'216' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 216 ;
}
'217' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 217 ;
}
'218' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 218 ;
}
'219' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 219 ;
}
'220' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 220 ;
}
'221' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 221 ;
}
'222' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 222 ;
}
'223' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 223 ;
}
'224' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 224 ;
}
'225' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 225 ;
}
'226' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 226 ;
}
'227' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 227 ;
}
'228' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 228 ;
}
'229' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 229 ;
}
'230' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 230 ;
}
'231' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 231 ;
}
'232' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 232 ;
}
'233' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 233 ;
}
'234' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 234 ;
}
'235' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 235 ;
}
'236' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 236 ;
}
'237' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 237 ;
}
'238' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 238 ;
}
'239' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 239 ;
}
'240' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 240 ;
}
'241' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 241 ;
}
'242' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 242 ;
}
'243' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 243 ;
}
'244' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 244 ;
}
'245' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 245 ;
}
'246' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 246 ;
}
'247' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 247 ;
}
'248' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 248 ;
}
'249' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 249 ;
}
'250' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 250 ;
}
'251' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 251 ;
}
'252' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 252 ;
}
'253' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 253 ;
}
'254' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 254 ;
}
'255' = {
    	table2Version = 203 ;
	indicatorOfParameter = 255 ;
}
