#########################
#
# author: Sebastien Villaume <Sebastien.Villaume@smhi.se>
# created: 6 Oct 2011
# modified: 13 May 2013
#
#########################
'surface'       = {indicatorOfTypeOfLevel=1;}
'cloudBase'     = {indicatorOfTypeOfLevel=2;}
'cloudTop'      = {indicatorOfTypeOfLevel=3;}
'isothermZero'  = {indicatorOfTypeOfLevel=4;}
'adiabaticCondensation' = {indicatorOfTypeOfLevel=5;}
'maxWind' = {indicatorOfTypeOfLevel=6;}
'tropopause' = {indicatorOfTypeOfLevel=7;}
'nominalTop' = {indicatorOfTypeOfLevel=8;}
'seaBottom' = {indicatorOfTypeOfLevel=9;}
'isobaricInhPa' = {indicatorOfTypeOfLevel=100;}
'isobaricLayer' = {indicatorOfTypeOfLevel=101;}
'meanSea' = {indicatorOfTypeOfLevel=102;}
'isobaricLayerHighPrecision' = {indicatorOfTypeOfLevel=121;}
'isobaricLayerMixedPrecision' = {indicatorOfTypeOfLevel=141;}
'heightAboveSea' = {indicatorOfTypeOfLevel=103;}
'heightAboveSeaLayer' = {indicatorOfTypeOfLevel=104;}
'heightAboveGroundHighPrecision' = {indicatorOfTypeOfLevel=125;}
'heightAboveGround' = {indicatorOfTypeOfLevel=105;}
'heightAboveGroundLayer' = {indicatorOfTypeOfLevel=106;}
'sigma' = {indicatorOfTypeOfLevel=107;}
'sigmaLayer' = {indicatorOfTypeOfLevel=108;}
'sigmaLayerHighPrecision' = {indicatorOfTypeOfLevel=128;}
'hybrid' = {indicatorOfTypeOfLevel=109;}
'hybridLayer' = {indicatorOfTypeOfLevel=110;}
'depthBelowLand' = {indicatorOfTypeOfLevel=111;}
'depthBelowLandLayer' = {indicatorOfTypeOfLevel=112;}
'theta' = {indicatorOfTypeOfLevel=113;}
'thetaLayer' = {indicatorOfTypeOfLevel=114;}
'pressureFromGround' = {indicatorOfTypeOfLevel=115;}
'pressureFromGroundLayer' = {indicatorOfTypeOfLevel=116;}
'potentialVorticity' = {indicatorOfTypeOfLevel=117;}
'depthBelowSea' = {indicatorOfTypeOfLevel=160;}
'northTile' = {indicatorOfTypeOfLevel=191;}
'northEastTile' = {indicatorOfTypeOfLevel=192;}
'eastTile' = {indicatorOfTypeOfLevel=193;}
'southEastTile' = {indicatorOfTypeOfLevel=194;}
'southTile' = {indicatorOfTypeOfLevel=195;}
'southWestTile' = {indicatorOfTypeOfLevel=196;}
'westTile' = {indicatorOfTypeOfLevel=197;}
'northWestTile'  = {indicatorOfTypeOfLevel=198;}
'entireAtmosphere' = {indicatorOfTypeOfLevel=200;}
'entireOcean' = {indicatorOfTypeOfLevel=201;}
