# Automatically generated by ./create_def.pl, do not edit
#Pressure
'pres' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 1 ;
	}
#Pressure reduced to msl
'psnm' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 2 ;
	}
#Pressure tendency
'tsps' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 3 ;
	}
#Geopotential
'geop' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 6 ;
	}
#Geopotential height
'zgeo' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 7 ;
	}
#Geometric height
'gzge' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 8 ;
	}
#Absolute temperature
'temp' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 11 ;
	}
#Virtual temperature
'vtmp' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 12 ;
	}
#Potential temperature
'ptmp' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 13 ;
	}
#Pseudo-adiabatic potential temperature
'psat' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 14 ;
	}
#Maximum temperature
'mxtp' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 15 ;
	}
#Minimum temperature
'mntp' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 16 ;
	}
#Dew point temperature
'tpor' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 17 ;
	}
#Dew point depression
'dptd' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 18 ;
	}
#Lapse rate
'lpsr' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 19 ;
	}
#Radar spectra(1)
'rds1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 21 ;
	}
#Radar spectra(2)
'rds2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 22 ;
	}
#Radar spectra(3)
'rds3' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 23 ;
	}
#Temperature anomaly
'tpan' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 25 ;
	}
#Pressure anomaly
'psan' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 26 ;
	}
#Geopot height anomaly
'zgan' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 27 ;
	}
#Wave spectra(1)
'wvs1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 28 ;
	}
#Wave spectra(2)
'wvs2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 29 ;
	}
#Wave spectra(3)
'wvs3' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 30 ;
	}
#Wind direction
'wind' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 31 ;
	}
#Wind speed
'wins' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 32 ;
	}
#Zonal wind (u)
'uvel' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 33 ;
	}
#Meridional wind (v)
'vvel' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 34 ;
	}
#Stream function
'fcor' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 35 ;
	}
#Velocity potential
'potv' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 36 ;
	}
#Sigma coord vert vel
'sgvv' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 38 ;
	}
#Omega
'omeg' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 39 ;
	}
#Vertical velocity
'omg2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 40 ;
	}
#Absolute vorticity
'abvo' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 41 ;
	}
#Absolute divergence
'abdv' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 42 ;
	}
#Vorticity
'vort' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 43 ;
	}
#Divergence
'divg' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 44 ;
	}
#Vertical u-comp shear
'vucs' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 45 ;
	}
#Vert v-comp shear
'vvcs' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 46 ;
	}
#Direction of current
'dirc' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 47 ;
	}
#Speed of current
'spdc' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 48 ;
	}
#U-component of current
'ucpc' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 49 ;
	}
#V-component of current
'vcpc' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 50 ;
	}
#Specific humidity
'umes' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 51 ;
	}
#Relative humidity
'umrl' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 52 ;
	}
#Humidity mixing ratio
'hmxr' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 53 ;
	}
#Inst. precipitable water
'agpl' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 54 ;
	}
#Vapour pressure
'vapp' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 55 ;
	}
#Saturation deficit
'sadf' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 56 ;
	}
#Evaporation
'evap' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 57 ;
	}
#Precipitation rate
'prcr' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 59 ;
	}
#Thunder probability
'thpb' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 60 ;
	}
#Total precipitation
'prec' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 61 ;
	}
#Large scale precipitation
'prge' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 62 ;
	}
#Convective precipitation
'prcv' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 63 ;
	}
#Snowfall
'neve' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 64 ;
	}
#Wat equiv acc snow depth
'wenv' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 65 ;
	}
#Snow depth
'nvde' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 66 ;
	}
#Mixed layer depth
'mxld' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 67 ;
	}
#Trans thermocline depth
'tthd' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 68 ;
	}
#Main thermocline depth
'mthd' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 69 ;
	}
#Main thermocline anom
'mtha' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 70 ;
	}
#Cloud cover
'cbnv' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 71 ;
	}
#Convective cloud cover
'cvnv' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 72 ;
	}
#Low cloud cover
'lwnv' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 73 ;
	}
#Medium cloud cover
'mdnv' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 74 ;
	}
#High cloud cover
'hinv' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 75 ;
	}
#Cloud water
'wtnv' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 76 ;
	}
#Best lifted index (to 500 hpa)
'bli' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 77 ;
	}
#Land sea mask
'lsmk' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 81 ;
	}
#Dev sea_lev from mean
'dslm' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 82 ;
	}
#Roughness length
'zorl' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 83 ;
	}
#Albedo
'albe' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 84 ;
	}
#Deep soil temperature
'dstp' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 85 ;
	}
#Soil moisture content
'soic' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 86 ;
	}
#Vegetation
'vege' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 87 ;
	}
#Density
'dens' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 89 ;
	}
#Ice concentration
'icec' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 91 ;
	}
#Ice thickness
'icet' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 92 ;
	}
#Direction of ice drift
'iced' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 93 ;
	}
#Speed of ice drift
'ices' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 94 ;
	}
#U-comp of ice drift
'iceu' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 95 ;
	}
#V-comp of ice drift
'icev' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 96 ;
	}
#Ice growth
'iceg' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 97 ;
	}
#Ice divergence
'icdv' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 98 ;
	}
#Sig hgt com wave/swell
'shcw' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 100 ;
	}
#Direction of wind wave
'wwdi' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 101 ;
	}
#Sig hght of wind waves
'wwsh' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 102 ;
	}
#Mean period wind waves
'wwmp' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 103 ;
	}
#Direction of swell wave
'swdi' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 104 ;
	}
#Sig height swell waves
'swsh' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 105 ;
	}
#Mean period swell waves
'swmp' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 106 ;
	}
#Primary wave direction
'prwd' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 107 ;
	}
#Prim wave mean period
'prmp' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 108 ;
	}
#Second wave direction
'swdi' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 109 ;
	}
#Second wave mean period
'swmp' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 110 ;
	}
#Short wave absorbed at ground
'ocas' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 111 ;
	}
#Net long wave at bottom
'slds' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 112 ;
	}
#Net short-wav rad(top)
'nswr' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 113 ;
	}
#Outgoing long wave at top
'role' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 114 ;
	}
#Long-wav rad
'lwrd' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 115 ;
	}
#Short wave absorbed by earth/atmosphere
'swea' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 116 ;
	}
#Global radiation
'glbr' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 117 ;
	}
#Latent heat flux from surface
'clsf' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 121 ;
	}
#Sensible heat flux from surface
'cssf' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 122 ;
	}
#Bound layer dissipation
'blds' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 123 ;
	}
#Image
'imag' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 127 ;
	}
#2 metre temperature
'tp2m' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 128 ;
	}
#2 metre dewpoint temperature
'dp2m' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 129 ;
	}
#10 metre u-wind component
'u10m' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 130 ;
	}
#10 metre v-wind component
'v10m' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 131 ;
	}
#Topography
'topo' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 132 ;
	}
#Geometric mean surface pressure
'gsfp' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 133 ;
	}
#Ln surface pressure
'lnsp' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 134 ;
	}
#Surface pressure
'pslc' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 135 ;
	}
#M s l pressure (mesinger method)
'pslm' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 136 ;
	}
#Mask
'mask' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 137 ;
	}
#Maximum u-wind
'mxwu' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 138 ;
	}
#Maximum v-wind
'mxwv' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 139 ;
	}
#Convective avail. pot.energy
'cape' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 140 ;
	}
#Convective inhib. energy
'cine' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 141 ;
	}
#Convective latent heating
'lhcv' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 142 ;
	}
#Convective moisture source
'mscv' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 143 ;
	}
#Shallow conv. moisture source
'scvm' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 144 ;
	}
#Shallow convective heating
'scvh' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 145 ;
	}
#Maximum wind press. lvl
'mxwp' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 146 ;
	}
#Storm motion u-component
'ustr' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 147 ;
	}
#Storm motion v-component
'vstr' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 148 ;
	}
#Mean cloud cover
'cbnt' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 149 ;
	}
#Pressure at cloud base
'pcbs' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 150 ;
	}
#Pressure at cloud top
'pctp' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 151 ;
	}
#Freezing level height
'fzht' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 152 ;
	}
#Freezing level relative humidity
'fzrh' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 153 ;
	}
#Flight levels temperature
'fdlt' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 154 ;
	}
#Flight levels u-wind
'fdlu' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 155 ;
	}
#Flight levels v-wind
'fdlv' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 156 ;
	}
#Tropopause pressure
'tppp' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 157 ;
	}
#Tropopause temperature
'tppt' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 158 ;
	}
#Tropopause u-wind component
'tppu' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 159 ;
	}
#Tropopause v-wind component
'tppv' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 160 ;
	}
#Gravity wave drag du/dt
'gvdu' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 162 ;
	}
#Gravity wave drag dv/dt
'gvdv' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 163 ;
	}
#Gravity wave drag sfc zonal stress
'gvus' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 164 ;
	}
#Gravity wave drag sfc meridional stress
'gvvs' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 165 ;
	}
#Divergence of specific humidity
'dvsh' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 167 ;
	}
#Horiz. moisture flux conv.
'hmfc' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 168 ;
	}
#Vert. integrated moisture flux conv.
'vmfl' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 169 ;
	}
#Vertical moisture advection
'vadv' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 170 ;
	}
#Neg. hum. corr. moisture source
'nhcm' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 171 ;
	}
#Large scale latent heating
'lglh' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 172 ;
	}
#Large scale moisture source
'lgms' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 173 ;
	}
#Soil moisture availability
'smav' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 174 ;
	}
#Soil temperature of root zone
'tgrz' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 175 ;
	}
#Bare soil latent heat
'bslh' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 176 ;
	}
#Potential sfc evaporation
'evpp' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 177 ;
	}
#Runoff
'rnof' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 178 ;
	}
#Interception loss
'pitp' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 179 ;
	}
#Vapor pressure of canopy air space
'vpca' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 180 ;
	}
#Surface spec humidity
'qsfc' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 181 ;
	}
#Soil wetness of surface
'ussl' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 182 ;
	}
#Soil wetness of root zone
'uzrs' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 183 ;
	}
#Soil wetness of drainage zone
'uzds' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 184 ;
	}
#Storage on canopy
'amdl' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 185 ;
	}
#Storage on ground
'amsl' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 186 ;
	}
#Surface temperature
'tsfc' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 187 ;
	}
#Surface absolute temperature
'tems' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 188 ;
	}
#Temperature of canopy air space
'tcas' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 189 ;
	}
#Temperature at canopy
'ctmp' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 190 ;
	}
#Ground/surface cover temperature
'tgsc' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 191 ;
	}
#Surface zonal wind (u)
'uves' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 192 ;
	}
#Surface zonal wind stress
'usst' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 193 ;
	}
#Surface meridional wind (v)
'vves' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 194 ;
	}
#Surface meridional wind stress
'vsst' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 195 ;
	}
#Surface momentum flux
'suvf' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 196 ;
	}
#Incident short wave flux
'iswf' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 197 ;
	}
#Time ave ground ht flx
'ghfl' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 198 ;
	}
#Net long wave at bottom (clear)
'lwbc' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 200 ;
	}
#Outgoing long wave at top (clear)
'lwtc' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 201 ;
	}
#Short wv absrbd by earth/atmos (clear)
'swec' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 202 ;
	}
#Short wave absorbed at ground (clear)
'ocac' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 203 ;
	}
#Long wave radiative heating
'lwrh' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 205 ;
	}
#Short wave radiative heating
'swrh' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 206 ;
	}
#Downward long wave at bottom
'olis' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 207 ;
	}
#Downward long wave at bottom (clear)
'olic' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 208 ;
	}
#Downward short wave at ground
'ocis' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 209 ;
	}
#Downward short wave at ground (clear)
'ocic' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 210 ;
	}
#Upward long wave at bottom
'oles' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 211 ;
	}
#Upward short wave at ground
'oces' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 212 ;
	}
#Upward short wave at ground (clear)
'swgc' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 213 ;
	}
#Upward short wave at top
'roce' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 214 ;
	}
#Upward short wave at top (clear)
'swtc' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 215 ;
	}
#Horizontal heating diffusion
'hhdf' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 218 ;
	}
#Horizontal moisture diffusion
'hmdf' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 219 ;
	}
#Horizontal divergence diffusion
'hddf' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 220 ;
	}
#Horizontal vorticity diffusion
'hvdf' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 221 ;
	}
#Vertical diff. moisture source
'vdms' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 222 ;
	}
#Vertical diffusion du/dt
'vdfu' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 223 ;
	}
#Vertical diffusion dv/dt
'vdfv' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 224 ;
	}
#Vertical diffusion heating
'vdfh' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 225 ;
	}
#Surface relative humidity
'umrs' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 226 ;
	}
#Vertical dist total cloud cover
'vdcc' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 227 ;
	}
#Time mean surface zonal wind (u)
'usmt' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 230 ;
	}
#Time mean surface meridional wind (v)
'vsmt' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 231 ;
	}
#Time mean surface absolute temperature
'tsmt' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 232 ;
	}
#Time mean surface relative humidity
'rsmt' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 233 ;
	}
#Time mean absolute temperature
'atmt' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 234 ;
	}
#Time mean deep soil temperature
'stmt' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 235 ;
	}
#Time mean derived omega
'ommt' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 236 ;
	}
#Time mean divergence
'dvmt' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 237 ;
	}
#Time mean geopotential height
'zhmt' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 238 ;
	}
#Time mean log surface pressure
'lnmt' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 239 ;
	}
#Time mean mask
'mkmt' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 240 ;
	}
#Time mean meridional wind (v)
'vvmt' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 241 ;
	}
#Time mean omega
'omtm' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 242 ;
	}
#Time mean potential temperature
'ptmt' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 243 ;
	}
#Time mean precip. water
'pcmt' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 244 ;
	}
#Time mean relative humidity
'rhmt' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 245 ;
	}
#Time mean sea level pressure
'mpmt' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 246 ;
	}
#Time mean sigmadot
'simt' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 247 ;
	}
#Time mean specific humidity
'uemt' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 248 ;
	}
#Time mean stream function
'fcmt' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 249 ;
	}
#Time mean surface pressure
'psmt' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 250 ;
	}
#Time mean surface temperature
'tmmt' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 251 ;
	}
#Time mean velocity potential
'pvmt' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 252 ;
	}
#Time mean virtual temperature
'tvmt' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 253 ;
	}
#Time mean vorticity
'vtmt' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 254 ;
	}
#Time mean zonal wind (u)
'uvmt' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 255 ;
}
