# Copyright 2005-2018 ECMWF.

# Operationl test products

alias parameter=paramId;
alias mars.param = paramId;

alias parameter.paramId=paramId;
alias parameter.shortName=shortName;
alias parameter.units=units;
alias parameter.name=name;
