# Automatically generated by ./tigge_def.pl, do not edit

# 10_meter_u_velocity 
   '165' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 2;
         parameterNumber = 2;
         scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0;
         scaledValueOfFirstFixedSurface = 10;
         typeOfFirstFixedSurface = 103;
   }

# 10_meter_v_velocity 
   '166' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 2;
         parameterNumber = 3;
         scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0;
         scaledValueOfFirstFixedSurface = 10;
         typeOfFirstFixedSurface = 103;
   }

# 10_metre_wind_gust_of_at_least_15_m/s 
   '131070' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 2;
         parameterNumber = 22;
         productDefinitionTemplateNumber = 9;
         scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0;
         scaledValueOfFirstFixedSurface = 10;
         scaledValueOfLowerLimit = 15;
         typeOfFirstFixedSurface = 103;
         typeOfStatisticalProcessing = 2;
   }

# 10_metre_wind_gust_of_at_least_25_m/s 
   '131071' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 2;
         parameterNumber = 22;
         productDefinitionTemplateNumber = 9;
         scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0;
         scaledValueOfFirstFixedSurface = 10;
         scaledValueOfLowerLimit = 25;
         typeOfFirstFixedSurface = 103;
         typeOfStatisticalProcessing = 2;
   }

# convective_available_potential_energy 
   '59' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 7;
         parameterNumber = 6;
         typeOfFirstFixedSurface = 1;
         typeOfSecondFixedSurface = 8;
   }

# convective_inhibition 
   '228001' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 7;
         parameterNumber = 7;
         typeOfFirstFixedSurface = 1;
         typeOfSecondFixedSurface = 8;
   }

# field_capacity 
   '228170' = {
         discipline = 2;
         parameterCategory = 3;
         parameterNumber = 12;
         scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0;
         scaleFactorOfSecondFixedSurface = 1;
         scaledValueOfFirstFixedSurface = 0;
         scaledValueOfSecondFixedSurface = 2;
         typeOfFirstFixedSurface = 106;
         typeOfSecondFixedSurface = 106;
   }

# geopotential_height 
   '156' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 3;
         parameterNumber = 5;
         typeOfFirstFixedSurface = 100;
   }

# land_sea_mask 
   '172' = {
         discipline = 2;
         parameterCategory = 0;
         parameterNumber = 0;
         typeOfFirstFixedSurface = 1;
   }

# maximum_wind_gust 
   '49' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 2;
         parameterNumber = 22;
         scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0;
         scaledValueOfFirstFixedSurface = 10;
         typeOfFirstFixedSurface = 103;
         typeOfStatisticalProcessing = 2;
   }

# mean_sea_level_pressure 
   '151' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 3;
         parameterNumber = 0;
         typeOfFirstFixedSurface = 101;
   }

# orography 
   '228002' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 3;
         parameterNumber = 5;
         typeOfFirstFixedSurface = 1;
   }

# potential_temperature 
   '3' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 0;
         parameterNumber = 2;
         scaleFactorOfFirstFixedSurface = 6;
         scaledValueOfFirstFixedSurface = 2;
         typeOfFirstFixedSurface = 109;
   }

# potential_vorticity 
   '60' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 2;
         parameterNumber = 14;
         scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0;
         scaledValueOfFirstFixedSurface = 320;
         typeOfFirstFixedSurface = 107;
   }

# sea_surface_temperature_anomaly 
   '171034' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 0;
         parameterNumber = 9;
         typeOfFirstFixedSurface = 1;
   }

# skin_temperature 
   '235' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 0;
         parameterNumber = 17;
         typeOfFirstFixedSurface = 1;
   }

# snow_depth_water_equivalent 
   '228141' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 1;
         parameterNumber = 60;
         typeOfFirstFixedSurface = 1;
   }

# snow_fall_water_equivalent 
   '228144' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 1;
         parameterNumber = 53;
         typeOfFirstFixedSurface = 1;
         typeOfStatisticalProcessing = 1;
   }

# soil_moisture 
   '228039' = {
         discipline = 2;
         parameterCategory = 0;
         parameterNumber = 22;
         scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0;
         scaleFactorOfSecondFixedSurface = 1;
         scaledValueOfFirstFixedSurface = 0;
         scaledValueOfSecondFixedSurface = 2;
         typeOfFirstFixedSurface = 106;
         typeOfSecondFixedSurface = 106;
   }

# soil_temperature 
   '228139' = {
         discipline = 2;
         parameterCategory = 0;
         parameterNumber = 2;
         scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0;
         scaleFactorOfSecondFixedSurface = 1;
         scaledValueOfFirstFixedSurface = 0;
         scaledValueOfSecondFixedSurface = 2;
         typeOfFirstFixedSurface = 106;
         typeOfSecondFixedSurface = 106;
   }

# specific_humidity 
   '133' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 1;
         parameterNumber = 0;
         typeOfFirstFixedSurface = 100;
   }

# sunshine_duration 
   '189' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 6;
         parameterNumber = 24;
         typeOfFirstFixedSurface = 1;
         typeOfStatisticalProcessing = 1;
   }

# surface_air_dew_point_temperature 
   '168' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 0;
         parameterNumber = 6;
         typeOfFirstFixedSurface = 103;
   }

# surface_air_maximum_temperature 
   '121' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 0;
         parameterNumber = 0;
         typeOfFirstFixedSurface = 103;
         typeOfStatisticalProcessing = 2;
   }

# surface_air_minimum_temperature 
   '122' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 0;
         parameterNumber = 0;
         typeOfFirstFixedSurface = 103;
         typeOfStatisticalProcessing = 3;
   }

# surface_air_temperature 
   '167' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 0;
         parameterNumber = 0;
         typeOfFirstFixedSurface = 103;
   }

# surface_pressure 
   '134' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 3;
         parameterNumber = 0;
         typeOfFirstFixedSurface = 1;
   }

# temperature 
   '130' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 0;
         parameterNumber = 0;
         typeOfFirstFixedSurface = 100;
   }

# time_integrated_outgoing_long_wave_radiation 
   '179' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 5;
         parameterNumber = 5;
         typeOfFirstFixedSurface = 8;
         typeOfStatisticalProcessing = 1;
   }

# time_integrated_surface_latent_heat_flux 
   '147' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 0;
         parameterNumber = 10;
         typeOfFirstFixedSurface = 1;
         typeOfStatisticalProcessing = 1;
   }

# time_integrated_surface_net_solar_radiation 
   '176' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 4;
         parameterNumber = 9;
         typeOfFirstFixedSurface = 1;
         typeOfStatisticalProcessing = 1;
   }

# time_integrated_surface_net_thermal_radiation 
   '177' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 5;
         parameterNumber = 5;
         typeOfFirstFixedSurface = 1;
         typeOfStatisticalProcessing = 1;
   }

# time_integrated_surface_sensible_heat_flux 
   '146' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 0;
         parameterNumber = 11;
         typeOfFirstFixedSurface = 1;
         typeOfStatisticalProcessing = 1;
   }

# total_cloud_cover 
   '228164' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 6;
         parameterNumber = 1;
         typeOfFirstFixedSurface = 1;
         typeOfSecondFixedSurface = 8;
   }

# total_column_water 
   '136' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 1;
         parameterNumber = 51;
         typeOfFirstFixedSurface = 1;
         typeOfSecondFixedSurface = 8;
   }

# total_precipitation 
   '228228' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 1;
         parameterNumber = 52;
         typeOfFirstFixedSurface = 1;
         typeOfStatisticalProcessing = 1;
   }

# total_precipitation_of_at_least_10_mm 
   '131062' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 1;
         parameterNumber = 52;
         productDefinitionTemplateNumber = 9;
         scaledValueOfLowerLimit = 10;
         typeOfFirstFixedSurface = 1;
         typeOfStatisticalProcessing = 1;
   }

# total_precipitation_of_at_least_20_mm 
   '131063' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 1;
         parameterNumber = 52;
         productDefinitionTemplateNumber = 9;
         scaledValueOfLowerLimit = 20;
         typeOfFirstFixedSurface = 1;
         typeOfStatisticalProcessing = 1;
   }

# u_velocity 
   '131' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 2;
         parameterNumber = 2;
   }

# unknown 
   'default' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 0;
         parameterNumber = 0;
   }

# v_velocity 
   '132' = {
         discipline = 0;
         parameterCategory = 2;
         parameterNumber = 3;
   }

# wilting_point 
   '228171' = {
         discipline = 2;
         parameterCategory = 0;
         parameterNumber = 26;
         scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0;
         scaleFactorOfSecondFixedSurface = 1;
         scaledValueOfFirstFixedSurface = 0;
         scaledValueOfSecondFixedSurface = 2;
         typeOfFirstFixedSurface = 106;
         typeOfSecondFixedSurface = 106;
   }

