LIBRARY liblz4.dll
EXPORTS
    LZ4F_compressBegin
    LZ4F_compressBound
    LZ4F_compressEnd
    LZ4F_compressFrame
    LZ4F_compressFrameBound
    LZ4F_compressUpdate
    LZ4F_createCompressionContext
    LZ4F_createDecompressionContext
    LZ4F_decompress
    LZ4F_flush
    LZ4F_freeCompressionContext
    LZ4F_freeDecompressionContext
    LZ4F_getErrorName
    LZ4F_getFrameInfo
    LZ4F_getVersion
    LZ4F_isError
    LZ4_compress
    LZ4_compressBound
    LZ4_compressHC
    LZ4_compressHC_continue
    LZ4_compressHC_limitedOutput
    LZ4_compressHC_limitedOutput_continue
    LZ4_compressHC_limitedOutput_withStateHC
    LZ4_compressHC_withStateHC
    LZ4_compress_HC
    LZ4_compress_HC_continue
    LZ4_compress_HC_extStateHC
    LZ4_compress_continue
    LZ4_compress_default
    LZ4_compress_destSize
    LZ4_compress_fast
    LZ4_compress_fast_continue
    LZ4_compress_fast_extState
    LZ4_compress_limitedOutput
    LZ4_compress_limitedOutput_continue
    LZ4_compress_limitedOutput_withState
    LZ4_compress_withState
    LZ4_createStream
    LZ4_createStreamDecode
    LZ4_createStreamHC
    LZ4_decompress_fast
    LZ4_decompress_fast_continue
    LZ4_decompress_fast_usingDict
    LZ4_decompress_safe
    LZ4_decompress_safe_continue
    LZ4_decompress_safe_partial
    LZ4_decompress_safe_usingDict
    LZ4_freeStream
    LZ4_freeStreamDecode
    LZ4_freeStreamHC
    LZ4_loadDict
    LZ4_loadDictHC
    LZ4_resetStream
    LZ4_resetStreamHC
    LZ4_saveDict
    LZ4_saveDictHC
    LZ4_setStreamDecode
    LZ4_sizeofState
    LZ4_sizeofStateHC
    LZ4_versionNumber
